\begin{titlepage}
\enlargethispage{2.0cm}
\begin{center}

    \vspace*{-1cm}

    \begin{figure}[H]
        \centering
        \includegraphics[width=0.95\textwidth]{grafiken/title_header.png}
    \end{figure}

    \vspace{2cm}

    {\Large \textsc{Masterarbeit}} \\[0.2cm]
    \rule{0.95\textwidth}{0.4pt}\\[3.5cm]

    {\LARGE \textbf{Entwicklung und Charakterisierung}} \\[0.2cm]
    {\LARGE \textbf{eines rauscharmen Transimpedanzverstärkers}} \\ [0.2cm]
    {\LARGE \textbf{für die Ionenmobilitätsspektrometrie}} \\ [2cm]
    
    {\large von} \\[0.2cm]
    {\Large David Bailey} \\[0.2cm]
    {\large Matrikelnummer: 10011830}\\[0.2cm]

    \vfill

   {\large Betreuer:}\\[0.1cm]
   {\large M. Hitzemann}\\[0.1cm]
   {\large J. Winkelholz}\\[1cm]

   {\large Prüfer:}\\[0.1cm]
   {\large 1. Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann}\\[0.1cm]
   {\large 2. Prof. Dr.-Ing. Julia Körner}\\[1cm]

   {September 2024}\\[2cm]

\end{center}
\end{titlepage}
